Metadata Sanitizer (1.1.0) - en to unknown language translation catalogue (12 entries)

en: Confirm
target: Confirmar

en: Enabled
target: Ativado

en: Settings
target: Definições

en: Not found
target: Não encontrado

en: Extensions
target: Extenções

en: Profile
target: Perfil

en: Limit
target: Limite

en: Recommendation
target: Recomendação

en: Not configured
target: Não configurado

en: Available
target: Disponível

en: Configured
target: Configurado

en: Estimate
target: Estimar
