Metis (VG Wort integration) (8.x-1.0-alpha1) - en to bo translation catalogue (6 entries)

en: Settings
bo: སྒྲིག་འགོད

en: General
bo: སྤྱིར་བཏང

en: Example
bo: དཔེར་ན།

en: Show
bo: སྟོན

en: Default value
bo: སྔར་ཡོད་ཀྱི་ཐོབ་གྲངས

en: Server
bo: ཞབས་ཞུ་བ
