Micro Path (8.x-1.0-alpha7) - en to unknown language translation catalogue (4 entries)

en: Save configuration
target: அமைவடிவத்தை சேமிக்குக

en: Delete
target: நீக்குக

en: Language
target: மொழி

en: Node
target: கணு
