Microspid PASW (8.x-1.0-beta4) - en to unknown language translation catalogue (8 entries)

en: Settings
target: Definições

en: Save
target: Guardar

en: Basic settings
target: As definições básicas

en: role
target: grupo

en: Language code
target: Código de idioma

en: Debugging
target: Depuração

en: Test mode
target: Modo de teste

en: Site default language code
target: Código de idioma predefinido do sítio
