Migrate Preview (1.0.0-alpha1) - en to uk translation catalogue (6 entries)

en: Preview
uk: Попередній перегляд

en: No data.
uk: Немає даних.

en: Source data
uk: Вихідні дані

en: Migration
uk: Перенесення...

en: Migration @id did not meet the requirements. @message @requirements
uk: Міграція @id не відповідає вимогам. @message @requirements

en: Migration failed with source plugin exception: @e
uk: Помилка міграціії з винятковою ситуацією у плаґіні джерела: @e
