Migrate UI (8.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (4 entries)

en: Operations
target: Күүcедирилер

en: Filter
target: Шүүрээри

en: Filters
target: Шүүрлер

en: Default value
target: Ниити үнези
