Google Authenticator / Drupal 2 Factor Authentication (2FA) (8.x-1.0) - en to bs translation catalogue (5 entries)

en: Next
bs: Sljedeći

en: Value
bs: Vrijednost

en: Cancel
bs: Otkaži

en: Description
bs: Opis

en: Save
bs: Sačuvaj
