Google Authenticator / 2 Factor Authentication - 2FA (8.x-2.11) - en to bs translation catalogue (4 entries)

en: Next
bs: Sljedeći

en: Cancel
bs: Otkaži

en: Save
bs: Sačuvaj

en: Configure
bs: Podešavanje
