Mobile Number Login OTP (1.0.1) - en to unknown language translation catalogue (21 entries)

en: Body
target: 正文

en: Item
target: 项目

en: Type
target: 类型

en: Actions
target: 动作

en: Remove
target: 移除

en: Weight
target: 权重

en: Sender
target: 发件人

en: Mobile
target: 手机

en: Send SMS
target: 发送手机短信

en: Log in
target: 登录

en: Add template
target: 添加模板

en: Login attempt failed for %user.
target: %user 登录失败。

en: About
target: 关于

en: Login failed
target: 登录失败

en: Add more
target: 添加更多

en: Login page
target: 登录页面

en: Weight for @title
target: @title权重

en: Mobile Number
target: 手机号码

en: Login attempt failed from %ip.
target: 从%ip 的登录尝试失败。

en: Too many failed login attempts from your IP address. This IP address is temporarily blocked. Try again later or <a href=":url">request a new password</a>.
target: 您的 IP 地址的失败登录尝试过多。已临时阻止此 IP 地址。请稍后重试或者<a href=":url">申请新密码</a>。

en: There has been more than one failed login attempt for this account. It is temporarily blocked. Try again later or <a href=":url">request a new password</a>. | There have been more than @count failed login attempts for this account. It is temporarily blocked. Try again later or <a href=":url">request a new password</a>.
target[0]: 这个帐号有多次登录失败. 现在被临时封禁. 您需要过一天再试，或者 <a href=":url">请求一个新的密码</a>.
target[1]: 这个帐号有@count次登录失败. 现在被临时封禁. 您需要过一天再试，或者 <a href=":url">请求一个新的密码</a>.
