Mobile Number Login OTP (1.0.2) - en to unknown language translation catalogue (17 entries)

en: Body
target: Corpo

en: Type
target: Tipo

en: Actions
target: Ações

en: Remove
target: Remover

en: Weight
target: Peso

en: Sender
target: Remetente

en: Log in
target: Entrar

en: Add template
target: Adicionar tema

en: Login attempt failed for %user.
target: Tentativa de login falhou para %user.

en: About
target: Sobre

en: Login failed
target: Falha na autenticação

en: Add more
target: Adicionar mais

en: Login page
target: Página de login

en: Weight for @title
target: Peso para @title

en: Login attempt failed from %ip.
target: Falha na tentativa de login do %ip.

en: Too many failed login attempts from your IP address. This IP address is temporarily blocked. Try again later or <a href=":url">request a new password</a>.
target: Ocorreram muitas tentativas de login sem sucesso do seu endereço IP. Este endereço IP está bloqueado temporariamente. Tente novamente mais tarde ou <a href="@url">solicite uma nova senha</a>.

en: There has been more than one failed login attempt for this account. It is temporarily blocked. Try again later or <a href=":url">request a new password</a>. | There have been more than @count failed login attempts for this account. It is temporarily blocked. Try again later or <a href=":url">request a new password</a>.
target[0]: Ocorreu mais de uma tentativa de login sem sucesso para esta conta. Ela está temporariamente bloqueada. Tente novamente mais tarde ou <a href=":url">solicite uma nova senha</a>.
target[1]: Ocorreram mais de @count tentativas de login sem sucesso para esta conta. Ela está temporariamente bloqueada. Tente novamente mais tarde ou <a href=":url">solicite uma nova senha</a>.
