Mobile Number Login OTP (1.0.3) - en to unknown language translation catalogue (15 entries)

en: Body
target: 內容

en: Item
target: 項目

en: Type
target: 類型

en: Actions
target: 動作

en: Remove
target: 移除

en: Weight
target: 權重

en: Sender
target: 寄件者

en: Log in
target: 登入

en: Login attempt failed for %user.
target: %user 試圖登入失敗。

en: About
target: 關於

en: Login page
target: 登入頁面

en: Weight for @title
target: @title 的權重

en: Mobile Number
target: 行動電話號碼

en: Login attempt failed from %ip.
target: 從 %ip 嘗試登入失敗。

en: Too many failed login attempts from your IP address. This IP address is temporarily blocked. Try again later or <a href=":url">request a new password</a>.
target: 從您的 IP 位址嘗試執行的登入已失敗太多次。此 IP 位址暫時被封鎖。請稍後再重試，或<a href=":url">要求新密碼</a>。
