Modal block (8.x-1.0-alpha2) - en to ta translation catalogue (6 entries)

en: Block settings
ta: தொகுதி அமைப்புகள்

en: Width
ta: அகலம்

en: Height
ta: உயரம்

en: Show
ta: காட்டு

en: Hide
ta: மறை

en: Effect
ta: விளைவு
