Modal Configuration (8.x-1.0-alpha1) - en to unknown language translation catalogue (5 entries)

en: Value
target: Verdi

en: Name
target: Navn

en: About
target: Om

en: Configuration name
target: Konfigurasjonsnavn

en: Configuration type
target: Konfigurasjonstype
