Modal Page (4.0.4) - en to hr translation catalogue (7 entries)

en: Body
hr: Sadržaj

en: Pages
hr: Stranice

en: Language
hr: Jezik

en: Published
hr: Objavljeno

en: OK
hr: U redu

en: Parameters
hr: Parametri

en: Machine name
hr: Stroju čitljiv naziv
