Module Config Delete (8.x-1.1) - en to uk translation catalogue (3 entries)

en: This action cannot be undone.
uk: Цю дію буде неможливо відмінити.

en: Directory Path
uk: Шлях до теки

en: Module Name
uk: Назва Модулю
