Module Matrix (1.0.5) - en to gu translation catalogue (7 entries)

en: Status
gu: સ્થિતિ

en: Development
gu: વિકાસ

en: Disabled
gu: નિષ્ક્રિય

en: Enabled
gu: સક્રિય

en: Administration
gu: સંચાલન

en: Version
gu: આવૃતિ

en: None
gu: એકે નહિ
