Modules weight (8.x-1.8) - en to unknown language translation catalogue (5 entries)

en: Description
target: விவரிப்பு

en: Disabled
target: செயலற்றதாக்கப்பட்டது

en: Weight
target: நிறை

en: Settings
target: அமைப்புகள்

en: Name
target: பெயர்
