Mollom (8.x-1.0-alpha3) - en to unknown language translation catalogue (36 entries)

en: Forms
target: 表單

en: Body
target: 內文

en: Save configuration
target: 儲存設定

en: Delete
target: 刪除

en: Operations
target: 操作

en: Value
target: 數值

en: Type
target: 類型

en: List
target: 清單

en: Subject
target: 標題

en: Cancel
target: 取消

en: Home page
target: 首頁

en: Links
target: 連結

en: This action cannot be undone.
target: 這個動作無法被復原。

en: Message
target: 訊息

en: User registration form
target: 使用者登記表格

en: User contact form
target: 用戶聯繫表單

en: Settings
target: 設定

en: Name
target: 名稱

en: Refresh
target: 重新整理

en: Statistics
target: 統計

en: Contains
target: 包含

en: Watchdog
target: 監控

en: Normal
target: 標準的

en: seconds
target: 秒

en: Spam
target: 垃圾廣告

en: Form
target: 表單

en: Not configured
target: 未配置

en: Context
target: 上下文

en: Machine name
target: 機器可讀名稱

en: Public key
target: 公開金鑰

en: Private key
target: 私密金鑰

en: label
target: 標籤

en: Invalid
target: 無效

en: CAPTCHA only
target: 只用 CAPTCHA

en: The spam filter installed on this site is currently unavailable. Per site policy, we are unable to accept new submissions until that problem is resolved. Please try resubmitting the form in a couple of minutes.
target: 垃圾內容過濾器安裝在此網站上但目前尚無法使用。由於網站的政策，我們無法接受新的提交直到此問題被解決。請過幾分鐘後重新提交試試看。

en: Author name
target: 作者名稱
