MongoDB (8.x-2.1-alpha2) - en to unknown language translation catalogue (14 entries)

en: Delete
target: நீக்குக

en: Operations
target: செயல்பாடுகள்

en: Type
target: வகை

en: Date
target: திகதி

en: Reset
target: மீளமைக்க

en: Message
target: தகவல்

en: View
target: நோக்குக

en: User
target: பயனாளர்

en: Access denied
target: அணுகல் மறுக்கப்பட்டது

en: Hostname
target: ஓம்புனர் பெயர்

en: Filter
target: வடிகட்டி

en: Location
target: இடம்

en: Count
target: எண்ணிக்கை

en: Page not found
target: பக்கம் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை
