Monit Drupal Connector (2.0.1-alpha2) - en to unknown language translation catalogue (14 entries)

en: Submit
target: ثبت

en: Unknown
target: نامشخص

en: Token
target: توکن

en: Project not secure
target: پروژه امن نیست

en: Project revoked
target: پروژه باطل شده

en: Project not supported
target: پروژه پشتیبانی نمی‌شود

en: No available releases found
target: هیچ انتشاری در دسترس نیست

en: Release revoked
target: انتشار ابطال شده است.

en: Release not supported
target: انتشار پشتیبانی نمی‌شود

en: Invalid info
target: اطلاعات نامعتبر

en: About
target: درباره

en: Unknown release date
target: تاریخ انتشار ناشناخته

en: Failed to get available update data.
target: دریافت اطلاعات به‌روزرسانی‌های دسترس موفقیت‌آمیز نبود.

en: No available update data
target: هیچ اطلاعات به‌روز‌رسانی در دسترس نیست
