Monit Drupal Connector (2.0.1-alpha2) - en to kk translation catalogue (12 entries)

en: Submit
kk: Жіберу

en: Unknown
kk: Белгісіз

en: Project not secure
kk: Жоба қауіпсіз емес

en: Project revoked
kk: Жоба жойылды

en: Project not supported
kk: Жоба сәйкес келмейді

en: No available releases found
kk: Қолжатімді нұсқалар табылмады.

en: Release revoked
kk: Нұсқа қері шақырылды

en: Release not supported
kk: Нұсқа қамсыздандырылмайды

en: Invalid info
kk: Шынайы емес ақпарат

en: Unknown release date
kk: Белгісіз шығарылым күн-айы

en: Failed to get available update data.
kk: Қатынаулы жаңартылған деректерді алуға болмады

en: No available update data
kk: Қатынаулы жаңартылған деректер жоқ
