Monitoring (8.x-1.0-alpha1) - en to bg translation catalogue (42 entries)

en: Status
bg: Статус

en: Delete
bg: Изтриване

en: Operations
bg: Действия

en: Value
bg: Стойност

en: Type
bg: Тип

en: Actions
bg: Действия

en: Remove
bg: Премахни

en: Description
bg: Описание

en: Log
bg: Регистър

en: Enabled
bg: Активиран

en: Yes
bg: Да

en: No
bg: Не

en: File
bg: Файл

en: Edit
bg: Редактирай

en: Test
bg: Тест

en: Message
bg: Съобщение

en: - None -
bg: - Не -

en: Weight
bg: Тегло

en: Category
bg: Категория

en: Settings
bg: Настройки

en: Field
bg: Поле

en: Label
bg: Заглавие

en: Save
bg: Запази

en: View
bg: Прегледай

en: Path
bg: Път

en: Display
bg: Дисплей

en: Timestamp
bg: Време

en: Unknown
bg: Неизвестно

en: User
bg: Потребител

en: Configure
bg: Конфигурирай

en: Update status
bg: Статус обновяване

en: Filter
bg: Филтър

en: Severity
bg: Строгост

en: Count
bg: Брой

en: Details
bg: Детайли

en: Table
bg: Таблица

en: Log in
bg: Вход

en: Uninstall
bg: Деинсталация

en: Session closed for %name.
bg: Сесията на %name е затворена.

en: Key
bg: Ключ

en: Interval
bg: Интервал

en: Login attempt failed for %user.
bg: Неуспешен опит за идентификация на потребителя %user.
