Monitoring (8.x-1.0-alpha1) - en to jv translation catalogue (38 entries)

en: Delete
jv: Busak

en: Operations
jv: Operasi

en: Value
jv: Biji

en: Type
jv: Tipe

en: Actions
jv: Aksi

en: Remove
jv: Buwang

en: Description
jv: Katrangan

en: Enabled
jv: Urip

en: Yes
jv: Ya

en: No
jv: Ora

en: File
jv: Berkas

en: Edit
jv: Sunting

en: Test
jv: Ujian

en: Message
jv: Pesen

en: - None -
jv: - Nihil -

en: Weight
jv: Urutan

en: Category
jv: Kategori

en: Settings
jv: Sétingan

en: Label
jv: Judul

en: Save
jv: Simpen

en: View
jv: Tampilan

en: Display
jv: Tampilan

en: Unknown
jv: Ora dikenal

en: User
jv: Panganggo

en: Configure
jv: Konfigurasi

en: Filter
jv: Saring

en: Severity
jv: Kerawanan

en: Count
jv: Jumlah

en: Warning
jv: Weling

en: Details
jv: Lengkapé

en: Table
jv: Tabel

en: Uninstall
jv: Dicopot

en: Session closed for %name.
jv: Sési ditutup kanggo % name.

en: Key
jv: Kunci

en: Login attempt failed for %user.
jv: Kegagalan login kanggo %user.

en: - Select -
jv: - Pilih -

en: - All -
jv: - Kabeh -

en: Machine-readable name
jv: Jeneng gampangé-mesin
