Monitoring (8.x-1.0-alpha1) - en to lt translation catalogue (58 entries)

en: Status
lt: Būsena

en: Delete
lt: Pašalinti

en: Operations
lt: Veiksmai

en: Value
lt: Reikšmė

en: Type
lt: Tipas

en: Actions
lt: Veiksmai

en: Remove
lt: Pašalinti

en: Description
lt: Aprašymas

en: Log
lt: Įrašas

en: Enabled
lt: Įjungta

en: Yes
lt: Taip

en: No
lt: Ne

en: File
lt: Failas

en: Edit
lt: Redaguoti

en: Test
lt: Testas

en: Message
lt: Žinutė

en: - None -
lt: - Joks -

en: Weight
lt: Svoris

en: Category
lt: Kategorija

en: Settings
lt: Nustatymai

en: Field
lt: Laukelis

en: Label
lt: Etiketė

en: Save
lt: Saugoti

en: View
lt: Peržiūrėti

en: Path
lt: Kelias

en: Display
lt: Rodymas

en: Unknown
lt: Nežinomas

en: User
lt: Narys

en: Configure
lt: Konfigūruoti

en: Update status
lt: Apklausos būsena

en: Filter
lt: Filtruoti

en: Severity
lt: Sunkumas

en: Count
lt: Skaičius

en: Conditions
lt: Sąlygos

en: Warning
lt: Įspėjimas

en: OK
lt: Gerai

en: Details
lt: Išsamiai

en: Table
lt: Lentelė

en: Verbose
lt: Pranešti

en: Log in
lt: Prisijungti

en: Uninstall
lt: Pašalinti

en: Arguments
lt: Argumentai

en: Operator
lt: Operatorius

en: Threshold
lt: Slenkstis

en: Session closed for %name.
lt: %name atsijungė.

en: Key
lt: Raktas

en: Result
lt: Rezultatas

en: Query
lt: Užklausa

en: Info
lt: Informacija

en: Interval
lt: Intervalas

en: Login attempt failed for %user.
lt: Prisijungimas nepavyko - %user.

en: Module name
lt: Modulio pavadinimas

en: - Select -
lt: - Pasirinkite -

en: Timestamp field
lt: Laiko žymos laukelis

en: - All -
lt: - Visos -

en: Machine-readable name
lt: Mašinoms suprantamas pavadinimas

en: Critical
lt: Kritinė

en: Custom label
lt: Savite žymė
