Monitoring ntfy.sh Integration (1.0.0-rc1) - en to ml translation catalogue (5 entries)

en: Unknown
ml: അജ്ഞാതം

en: Warning
ml: മുന്നറിയിപ്പ്

en: OK
ml: ശരി

en: Info
ml: വിവരം

en: Critical
ml: നിര്‍ണ്ണായകമായ
