Monsido Tools (1.1.0) - en to ta translation catalogue (4 entries)

en: Enable
ta: செயலாக்கு

en: None
ta: இல்லை

en: Visibility
ta: பார்க்கக்கூடிய நிலை

en: About
ta: பற்றி
