Multiselect Single Widget (1.0.0-beta1) - en to fr translation catalogue (3 entries)

en: Invalid selection.
fr: Sélection invalide.

en: - Select -
fr: - Sélectionner -

en: @name field is required.
fr: Le champ @name est requis.
