Multi Step Login (2.1.1-beta1) - en to ku translation catalogue (4 entries)

en: Next
ku: دواتر

en: Other
ku: هیتر

en: Log in
ku: چوونە ژوورەوە

en: Login attempt failed for %user.
ku: چونە ژورەوە سەرکەتوو نەبوو بۆ بەکارهێنەری %user.
