MySQL 5.6 and MariaDB 10.0 database driver (8.x-1.5) - en to de translation catalogue (3 entries)

en: About
de: Über

en: Database Isolation Level
de: Datenbank-Isolationsgrad

en: For the best performance and to minimize locking issues, the READ-COMMITTED transaction isolation level is recommended. See the <a href=":performance_doc">setting MySQL transaction isolation level</a> page for more information.
de: Um die beste Leistung zu erzielen und Sperrprobleme zu minimieren, wird der Transaktionsisolierungsgrad READ-COMMITTED empfohlen. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite <a href=":performance_doc">Festlegen des MySQL transaction Isolationsgrades</a>.
