MySQL 5.6 and MariaDB 10.0 database driver (8.x-1.5) - en to ru translation catalogue (3 entries)

en: About
ru: Информация

en: Database Isolation Level
ru: Уровень изоляции базы данных

en: For the best performance and to minimize locking issues, the READ-COMMITTED transaction isolation level is recommended. See the <a href=":performance_doc">setting MySQL transaction isolation level</a> page for more information.
ru: Для лучшей производительности и минимизации проблем с блокировкой рекомендуется уровень изоляции транзакций READ-COMMITTED. Смотрите страницу <a href=":performance_doc">настройки уровня изоляции транзакций MySQL</a> для большей информации.
