MyTube (8.x-1.5) - en to unknown language translation catalogue (5 entries)

en: Settings
target: Configurações

en: Input filters
target: Filtros de entrada

en: Default height
target: Altura padrão

en: Default width
target: Largura padrão

en: MyTube Settings
target: Configurações do MyTube
