Nagios Monitoring (8.x-1.12) - en to unknown language translation catalogue (12 entries)

en: Title
target: عنوان

en: Description
target: شرح

en: General settings
target: تنظیمات عمومی

en: Modules
target: ماژول‌ها

en: Unknown
target: نامشخص

en: Custom
target: سفارشی

en: Message type
target: نوع پیغام

en: Warning
target: اخطار

en: Enabled modules
target: ماژول‌های فعال

en: Module and theme update status
target: وضعیت به‌روز بودن پوسته و ماژول

en: Thresholds
target: آستانه‌ها

en: Critical
target: بحرانی
