Native Observability (1.0.0-alpha1) - en to ro translation catalogue (11 entries)

en: Status
ro: Stare

en: Disabled
ro: Dezactivat

en: Enabled
ro: Activat

en: Core
ro: Nucleu

en: Path
ro: Cale

en: Off
ro: Oprit

en: Method
ro: Metodă

en: No data available.
ro: Nu existp date disponibile.

en: Started
ro: Început

en: Route
ro: Rută

en: Warnings
ro: Avertizări
