Native Observability (1.0.0-alpha1) - en to ug translation catalogue (6 entries)

en: Status
ug: ھالەت

en: Disabled
ug: تاقالدى

en: Enabled
ug: ئىناۋەتلىك

en: Core
ug: سېستىما يادروسى

en: Path
ug: نۆۋەتتىكى ئورۇن

en: Method
ug: ئۇسۇل
