Neuraflow (1.1.1) - en to unknown language translation catalogue (17 entries)

en: Pages
target: Páginas

en: Content
target: Conteúdo

en: Development
target: Desenvolvimento

en: General settings
target: Configurações gerais

en: Embedded
target: Embutido

en: Visibility
target: Visibilidade

en: Roles
target: Papéis

en: Mode
target: Modo

en: Production
target: Produção

en: Environment
target: Ambiente

en: Fullscreen
target: Tela Cheia

en: Not restricted
target: Sem restrições

en: Restricted to certain pages
target: Restrito para certas páginas

en: Visibility Conditions
target: Condições de Visibilidade

en: Visibility Condition
target: Condição de Visibilidade

en: Show for the listed pages
target: Exibir para as páginas listadas

en: Hide for the listed pages
target: Ocultar para as páginas listadas
