Neuraflow (2.1.0) - en to unknown language translation catalogue (17 entries)

en: Pages
target: 页面

en: Content
target: 内容

en: Development
target: 开发

en: General settings
target: 常规设置

en: Embedded
target: 嵌入的

en: Visibility
target: 可见性

en: Roles
target: 角色

en: Mode
target: 模式

en: Production
target: 生产

en: About
target: 关于

en: Fullscreen
target: 全屏

en: Not restricted
target: 未受限制

en: Restricted to certain pages
target: 限制到特定的区块

en: Visibility Conditions
target: 可见性条件

en: Visibility Condition
target: 可见性条件

en: Show for the listed pages
target: 为下列页面显示

en: Hide for the listed pages
target: 为下列页面隐藏
