Neuraflow (2.1.2) - en to unknown language translation catalogue (10 entries)

en: Pages
target: صفحه‌ها

en: Content
target: محتوا

en: Development
target: توسعه

en: General settings
target: تنظیمات عمومی

en: Visibility
target: وضعیت نمایش

en: Roles
target: نقش‌ها

en: Mode
target: سبک

en: About
target: درباره

en: Not restricted
target: محدود نشده

en: Restricted to certain pages
target: محدود یه صفحه‌های خاص
