Neuraflow (2.1.2) - en to unknown language translation catalogue (17 entries)

en: Pages
target: Páginas

en: Content
target: Conteúdo

en: Development
target: Desenvolvimento

en: General settings
target: Definições gerais

en: Visibility
target: Visibilidade

en: Roles
target: Grupos de utilizador

en: Mode
target: Modo

en: Production
target: Produção

en: Environment
target: Ambiente

en: About
target: Sobre

en: Fullscreen
target: Ecrã inteiro

en: Not restricted
target: Não restringido

en: Restricted to certain pages
target: Restringido a determinadas páginas

en: Visibility Conditions
target: Condições de Visibilidade

en: Visibility Condition
target: Condição de Visibilidade

en: Show for the listed pages
target: Mostrar para as páginas listadas

en: Hide for the listed pages
target: Esconder para as páginas listadas
