New Relic RPM Integration (8.x-1.0-alpha1) - en to da translation catalogue (4 entries)

en: Enable
da: Aktivér

en: Disable
da: Deaktivér

en: Settings
da: Indstillinger

en: API Key
da: API-nøgle
