New Relic RPM Integration (8.x-1.0-alpha1) - en to ne translation catalogue (3 entries)

en: Enable
ne: सक्षम बनाउनुहोस्

en: Disable
ne: अक्षम बनाउनुहोस्

en: Settings
ne: व्यवस्था
