New Relic RPM Integration (8.x-1.0-alpha1) - en to nl translation catalogue (4 entries)

en: Enable
nl: Inschakelen

en: Disable
nl: Uitschakelen

en: Settings
nl: Instellingen

en: API Key
nl: API-sleutel
