New Relic RPM Integration (8.x-1.0-alpha2) - en to ps translation catalogue (5 entries)

en: Enable
ps: سالول

en: Disable
ps: ناتوانه

en: Overview
ps: پاسلیدنه

en: Settings
ps: امستنې

en: Configure
ps: سازول
