New Relic RPM Integration (8.x-1.0-alpha3) - en to fil translation catalogue (3 entries)

en: Disable
fil: Pahintuin

en: Overview
fil: Pangkalahatang-ideya

en: Settings
fil: Mga pagtatakda
