New Relic (8.x-1.0-alpha3) - en to fr translation catalogue (10 entries)

en: Enable
fr: Activer

en: Disable
fr: Désactiver

en: Overview
fr: Vue d'ensemble

en: Settings
fr: Paramètres

en: Not loaded
fr: Pas chargé

en: API Key
fr: Clé d'API

en: Details
fr: Détails

en: Exists
fr: Présent

en: Installed
fr: Installé

en: Uninstalled
fr: Non installé
