New Relic RPM Integration (8.x-1.0-alpha3) - en to tr translation catalogue (7 entries)

en: Enable
tr: Etkinleştir

en: Disable
tr: Devre dışı bırak

en: Overview
tr: Genel Bakış

en: Settings
tr: Ayarlar

en: Details
tr: Ayrıntılar

en: Exists
tr: Mevcuttur

en: Installed
tr: Kurulu
