New Relic (8.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (11 entries)

en: Description
target: Descrição

en: Enable
target: Ativar

en: Disable
target: Desativar

en: Changelog
target: Log de alterações

en: Settings
target: Definições

en: User
target: Utilizador

en: API Key
target: Chave API

en: Exists
target: Existe

en: Revision
target: Revisão

en: Installed
target: Instalado

en: Uninstalled
target: Desinstalado
