New Relic (8.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (7 entries)

en: Description
target: شرح

en: Enable
target: فعال

en: Disable
target: غیرفعال

en: Settings
target: تنظیمات

en: User
target: کاربر

en: Revision
target: تنقیح

en: Installed
target: نصب شده
