NexaGuard CMP (1.0.4) - en to fr translation catalogue (4 entries)

en: Debug Mode
fr: Mode débogage

en: Privacy
fr: Confidentialité

en: Save Configuration
fr: Enregistrer la Configuration

en: API URL
fr: URL API
