Nexx Integration (8.x-2.5) - en to unknown language translation catalogue (17 entries)

en: Title
target: Título

en: enabled
target: ativado

en: disabled
target: desativado

en: On
target: Habilitado

en: Advanced settings
target: Configurações avançadas

en: Teaser
target: Chamada

en: Off
target: Desligado

en: An error occurred
target: Ocorreu um erro

en: Channel
target: Canal

en: Default value
target: Valor padrão

en: Subtitle
target: Subtítulo

en: Notification settings
target: Configurações de notificação

en: Bundles
target: Empacotar

en: Is active
target: Está ativo

en: Select field
target: Selecionar campo

en: Field types
target: Tipos de campo

en: Field with source information
target: Campo com informações de origem
