Niobi Research Center (8.x-1.0-alpha12) - en to unknown language translation catalogue (8 entries)

en: Home
target: Startsyte

en: Title
target: Titel

en: Body
target: Fliesstext

en: Disabled
target: Abgschaltet

en: Enabled
target: Ygschaltet

en: Visible
target: Sichtbar

en: Install
target: Installiere

en: Show
target: Aazeige
